Title: Semaine 3 - Mathématiques - Vocabulaire 1 - Niveau 3 - Unité 3

أبدأ

أبدأ

أبدأ

Sans titre Text

La hauteur du mont Toubkal est de 4167 mètres

أبدأ

أبدأ

Sans titre Text

La longueur de l’oued Oum Errabiâ est de 555 kilomètres

أبدأ

أبدأ

Sans titre Text

La distance entre Agadir et Casablanca est de 500 kilomètres

أبدأ

أبدأ

Sans titre Text

multiples du mètre

أبدأ

أبدأ

أبدأ

أبدأ

أبدأ

أبدأ

أبدأ

أبدأ

أبدأ

أبدأ